Πληροφορίες για τη μελάνη

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής χρησιμοποιεί τα φυσίγγια FINE που φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς:

Μαύρο : PG-210XL

Έγχρωμη : CL-211XL

Μαύρο : PG-210

Έγχρωμη : CL-211


Πληροφορίες για τη μελάνη

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής χρησιμοποιεί τα φυσίγγια FINE που φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς:

Μαύρο : BC-310

Έγχρωμη : BC-311


Πληροφορίες για τη μελάνη

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής χρησιμοποιεί τα φυσίγγια FINE που φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς:

Μαύρο : PG-810XL

Έγχρωμη : CL-811XL

Μαύρο : PG-810

Έγχρωμη : CL-811


Πληροφορίες για τη μελάνη

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής χρησιμοποιεί τα φυσίγγια FINE που φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς:

Μαύρο : PG-512

Έγχρωμη : CL-513

Μαύρο : PG-510

Έγχρωμη : CL-511


Πληροφορίες για τη μελάνη

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής χρησιμοποιεί τα φυσίγγια FINE που φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς:

Μαύρο : PG-815XL

Έγχρωμη : CL-816XL

Μαύρο : PG-815

Έγχρωμη : CL-816